Title: Por defecto en semilla
Course: EVENTOS ADVERSOS EN ATENCION EN SALUD

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto semilla.

Q: AQUÍ ESCRIBA SU PREGUNTA
- OPCIÓN DE RESPUESTA 1
- OPCIÓN DE RESPUESTA 2
- OPCIÓN DE RESPUESTA 3
A: OPCIÓN DE RESPUESTA 1
If right: Respuesta correcta
If partly right: Respuesta parcialmente correcta.
If wrong: Respuesta incorrecta.

Q: El formato GECA-FO-15 permite reportar únicamente los eventos adversos que causan daño al paciente
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: Los errores en la identificación del paciente están contemplados como tipo de suceso a reportar.
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero

Q: El análisis de sucesos de seguridad (GECA-FO-14) permite identificar factores como ambiente, trabajo en equipo y organización.
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero

Q: Si un evento adverso está relacionado con medicamentos o dispositivos médicos, no es necesario diligenciar ninguna ficha adicional.
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: El plan de acción derivado del análisis debe definir responsables, métodos y tiempos para su cumplimiento.
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero